en	Your password must be at least {{length}} characters long.
und	รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย {{length}} ตัวอักษร

en	Your password must include at least one letter.
und	รหัสผ่านต้องมีตัวอักษรอย่างน้อยหนึ่งตัว

en	Your password must include both upper and lower case letters.
und	รหัสผ่านต้องประกอบด้วยอักษรตัวเล็กและตัวใหญ่

en	Your password must include at least one number.
und	รหัสผ่านต้องประกอบด้วยตัวเลขอย่างน้อยหนึ่งตัว

en	Your password must contain at least one special character.
und	รหัสผ่านต้องประกอบด้วยอักขระพิเศษอย่างน้อยหนึ่งตัว

en	password_too_weak
und	ความปลอดภัยของรหัสผ่านต้องอยู่ในระดับ "{{ min_strength }}" เป็นอย่างน้อย, ระดับปัจจุบันคือ "{{ current_strength }}", คำแนะนำ {{ strength_tips }}.

en	rollerworks_password.strength_level.very_weak
und	คาดเดาง่ายมาก

en	rollerworks_password.strength_level.weak
und	คาดเดาง่าย

en	rollerworks_password.strength_level.medium
und	พอใช้

en	rollerworks_password.strength_level.strong
und	เดายาก

en	rollerworks_password.strength_level.very_strong
und	ดีมาก

en	rollerworks_password.tip.letters
und	เพิ่ม (อักษรตัวใหญ่/ตัวเล็ก)

en	rollerworks_password.tip.numbers
und	เพิ่ม ตัวเลข

en	rollerworks_password.tip.lowercase_letters
und	เพิ่ม อักษรตัวเล็ก

en	rollerworks_password.tip.uppercase_letters
und	เพิ่ม อักษรตัวใหญ่

en	rollerworks_password.tip.special_chars
und	เพิ่ม อักขระพิเศษ

en	rollerworks_password.tip.length
und	เพิ่มความยาวอีก

en	This password was found in a database of compromised passwords. It has been used {{ used }} times. For security purposes you must use something else.
und	พบรหัสผ่านนี้ในฐานข้อมูลรหัสผ่านที่ถูกบุกรุก มีการใช้ {{used}} ครั้ง เพื่อความปลอดภัยคุณต้องใช้อย่างอื่น