en	Your password must be at least {{length}} characters long.
und	Heslo musí obsahovať aspoň {{length}} znakov.

en	Your password must include at least one letter.
und	Heslo musí obsahovať písmeno.

en	Your password must include both upper and lower case letters.
und	Heslo musí obsahovať veľké aj malé písmená.

en	Your password must include at least one number.
und	Heslo musí obsahovať číslicu.

en	Your password must contain at least one special character.
und	Heslo musí obsahovať špeciálny znak.

en	password_too_weak
und	Úroveň hesla musí být aspoň "{{ min_strength }}", súčasná úroveň je "{{ current_strength }}", skúste {{ strength_tips }}.

en	rollerworks_password.strength_level.very_weak
und	veľmi slabé

en	rollerworks_password.strength_level.weak
und	slabé

en	rollerworks_password.strength_level.medium
und	priemerné

en	rollerworks_password.strength_level.strong
und	silné

en	rollerworks_password.strength_level.very_strong
und	veľmi silné

en	rollerworks_password.tip.letters
und	pridať malé/veľké písmená

en	rollerworks_password.tip.numbers
und	pridať číslicu

en	rollerworks_password.tip.lowercase_letters
und	pridať malé písmeno

en	rollerworks_password.tip.uppercase_letters
und	pridať veľké písmeno

en	rollerworks_password.tip.special_chars
und	pridať špeciálny znak

en	rollerworks_password.tip.length
und	dlhšie heslo

en	This password was found in a database of compromised passwords. It has been used {{ used }} times. For security purposes you must use something else.
und	Toto heslo bolo nájdené v databázi ohrozených hesiel. Bolo použité {{used}} krát. Z bezpečnostných dôvodov musíte použiť iné heslo.