en	Your password must be at least {{length}} characters long.
und	Длина пароля должна быть не менее {{length}} символов.

en	Your password must include at least one letter.
und	Пароль должен содержать, по крайней мере, одну букву.

en	Your password must include both upper and lower case letters.
und	Пароль должен содержать как прописные, так и строчные буквы.

en	Your password must include at least one number.
und	Пароль должен содержать, по крайней мере, одну цифру.

en	Your password must contain at least one special character.
und	Пароль должен содержать, по крайней мере, один специальный символ.

en	password_too_weak
und	Пароль должен быть как минимум "{{ min_strength }}" уровня сложности, текущий уровень сложности "{{ current_strength }}", обратите внимание на эти советы: {{ strength_tips }}.

en	rollerworks_password.strength_level.very_weak
und	Очень слабый

en	rollerworks_password.strength_level.weak
und	Слабый

en	rollerworks_password.strength_level.medium
und	Средний

en	rollerworks_password.strength_level.strong
und	Сильный

en	rollerworks_password.strength_level.very_strong
und	Очень сильный

en	rollerworks_password.tip.letters
und	добавить буквы (прописные / строчные)

en	rollerworks_password.tip.numbers
und	добавить цифры

en	rollerworks_password.tip.lowercase_letters
und	добавить строчные буквы

en	rollerworks_password.tip.uppercase_letters
und	добавить заглавные буквы

en	rollerworks_password.tip.special_chars
und	добавить специальные символы

en	rollerworks_password.tip.length
und	добавить больше символов

en	This password was found in a database of compromised passwords. It has been used {{ used }} times. For security purposes you must use something else.
und	Этот пароль был найден в базе данных с взломанными паролями. Он использовался {{used}} раз. В целях безопасности вы должны использовать что-то еще.