en	Your password must be at least {{length}} characters long.
und	Hasło musi składać się z przynajmniej {{length}} znaków.

en	Your password must include at least one letter.
und	Hasło musi zawierać przynajmniej jedną literę.

en	Your password must include both upper and lower case letters.
und	Hasło musi zawierać duże i małe litery.

en	Your password must include at least one number.
und	Hasło musi zawierać przynajmniej jedną cyfrę.

en	Your password must contain at least one special character.
und	Hasło musi zawierać przynajmniej jeden znak specjalny.

en	password_too_weak
und	Hasło musi być przynajmniej "{{ min_strength }}". Obecny poziom siły hasła to "{{ current_strength }}", spróbuj: {{ strength_tips }}.

en	rollerworks_password.strength_level.very_weak
und	Bardzo słabe

en	rollerworks_password.strength_level.weak
und	Słabe

en	rollerworks_password.strength_level.medium
und	Średnie

en	rollerworks_password.strength_level.strong
und	Silne

en	rollerworks_password.strength_level.very_strong
und	Bardzo silne

en	rollerworks_password.tip.letters
und	dodać (małe/duże) litery

en	rollerworks_password.tip.numbers
und	dodać cyfry

en	rollerworks_password.tip.lowercase_letters
und	dodać małe litery

en	rollerworks_password.tip.uppercase_letters
und	dodać duże litery

en	rollerworks_password.tip.special_chars
und	dodać znaki specjalne

en	rollerworks_password.tip.length
und	dodać więcej znaków

en	This password was found in a database of compromised passwords. It has been used {{ used }} times. For security purposes you must use something else.
und	To hasło zostało znalezione w bazie skompromitowanych haseł. Zostało użyte {{ used }} razy. Ze względów bezpieczeństwa musisz użyć innego hasła.