en	Your password must be at least {{length}} characters long.
und	Wachtwoord moet minstens {{length}} tekens lang zijn.

en	Your password must include at least one letter.
und	Wachtwoord moet ten minste één letter bevatten.

en	Your password must include both upper and lower case letters.
und	Wachtwoord moet ten minste één hoofdletter en kleine letter bevatten.

en	Your password must include at least one number.
und	Wachtwoord moet ten minste één nummer bevatten.

en	Your password must contain at least one special character.
und	Wachtwoord moet ten minste één speciaal teken of leesteken bevatten.

en	password_too_weak
und	Wachtwoord moet ten minste aan veiligheidsniveau "{{ min_strength }}" voldoen, maar het huidige niveau is "{{ current_strength }}". Probeer het volgende: {{ strength_tips }}.

en	rollerworks_password.strength_level.very_weak
und	Erg zwak

en	rollerworks_password.strength_level.weak
und	Zwak

en	rollerworks_password.strength_level.medium
und	Gemiddeld

en	rollerworks_password.strength_level.strong
und	Sterk

en	rollerworks_password.strength_level.very_strong
und	Zeer sterk

en	rollerworks_password.tip.letters
und	voeg (hoofd/kleine) letters toe

en	rollerworks_password.tip.numbers
und	voeg cijfers toe

en	rollerworks_password.tip.lowercase_letters
und	voeg kleine letters toe

en	rollerworks_password.tip.uppercase_letters
und	voeg hoofdletters toe

en	rollerworks_password.tip.special_chars
und	voeg speciale tekens of leestekens toe

en	rollerworks_password.tip.length
und	gebruik meer tekens

en	This password was found in a database of compromised passwords. It has been used {{ used }} times. For security purposes you must use something else.
und	Het wachtwoord is gevonden in een database van gelekte wachtwoorden. Het is {{ used }} keer gebruikt. Uit veiligheidsoverwegingen dient u een ander wachtwoord te kiezen.