en	Your password must be at least {{length}} characters long.
und	パスワードは最低でも {{length}} 文字必要です。

en	Your password must include at least one letter.
und	パスワードは最低でも1文字必要です。

en	Your password must include both upper and lower case letters.
und	パスワードには大文字と小文字を含む必要があります。

en	Your password must include at least one number.
und	パスワードには最低でも数字がひとつ必要です。

en	Your password must contain at least one special character.
und	パスワードは最低でも一つの特殊記号が必要です。

en	password_too_weak
und	パスワードは最低でも強度"{{ min_strength }}"レベル以上が必要です。現在のレベルは"{{ current_strength }}"なので、こちらをお試しください。 {{ strength_tips }}

en	rollerworks_password.strength_level.very_weak
und	とても弱い

en	rollerworks_password.strength_level.weak
und	弱

en	rollerworks_password.strength_level.medium
und	中

en	rollerworks_password.strength_level.strong
und	強

en	rollerworks_password.strength_level.very_strong
und	とても強い

en	rollerworks_password.tip.letters
und	（大文字/小文字)を追加してください

en	rollerworks_password.tip.numbers
und	数字を追加してください。

en	rollerworks_password.tip.lowercase_letters
und	小文字を追加してください

en	rollerworks_password.tip.uppercase_letters
und	大文字を追加してください

en	rollerworks_password.tip.special_chars
und	特殊記号を追加してください

en	rollerworks_password.tip.length
und	文字数が足りてません。追加してください

en	This password was found in a database of compromised passwords. It has been used {{ used }} times. For security purposes you must use something else.
und	このパスワードは、侵害されたパスワードのデータベースで見つかりました。 {{used}}回使用されています。セキュリティ上の理由から、別のものを使用する必要があります。