en	Your password must be at least {{length}} characters long.
und	Le mot de passe doit faire au moins {{length}} caractères.

en	Your password must include at least one letter.
und	Le mot de passe doit contenir au moins une lettre.

en	Your password must include both upper and lower case letters.
und	Le mot de passe doit contenir des majuscules et des minuscules.

en	Your password must include at least one number.
und	Le mot de passe doit contenir au moins un chiffre.

en	Your password must contain at least one special character.
und	Le mot de passe doit contenir au moins un caractère spécial.

en	password_too_weak
und	Le mot de passe doit avoir une force d'au moins "{{ min_strength }}", la force actuelle est "{{ current_strength }}", essayez ceci : {{ strength_tips }}.

en	rollerworks_password.strength_level.very_weak
und	Très faible

en	rollerworks_password.strength_level.weak
und	Faible

en	rollerworks_password.strength_level.medium
und	Moyenne

en	rollerworks_password.strength_level.strong
und	Forte

en	rollerworks_password.strength_level.very_strong
und	Très forte

en	rollerworks_password.tip.letters
und	ajouter des lettres (majuscules/minuscules)

en	rollerworks_password.tip.numbers
und	ajouter des chiffres

en	rollerworks_password.tip.lowercase_letters
und	ajouter des minuscules

en	rollerworks_password.tip.uppercase_letters
und	ajouter des majuscules

en	rollerworks_password.tip.special_chars
und	ajouter des caractères spéciaux

en	rollerworks_password.tip.length
und	ajouter plus de caractères

en	This password was found in a database of compromised passwords. It has been used {{ used }} times. For security purposes you must use something else.
und	Ce mot de passe a été trouvé dans une base de données de mots de passe erronés. Il a été utilisé {{ used }} fois. Pour des raisons de sécurité, veuillez choisir un autre mot de passe.