en	Your password must be at least {{length}} characters long.
und	La contraseña debe tener por lo menos {{length}} caracteres.

en	Your password must include at least one letter.
und	La contraseña debe tener por lo menos una letra.

en	Your password must include both upper and lower case letters.
und	La contraseña debe tener mayúsculas y minúsculas.

en	Your password must include at least one number.
und	La contraseña debe tener por lo menos una cifra.

en	Your password must contain at least one special character.
und	La contraseña debe tener por lo menos un carácter especial.

en	password_too_weak
und	La contraseña debe tener una potencia de "{{ min_strength }}" por lo menos. La potencia actual es "{{ current_strength }}". Inténtelo aquí. {{ strength_tips }}.

en	rollerworks_password.strength_level.very_weak
und	Muy baja

en	rollerworks_password.strength_level.weak
und	Baja

en	rollerworks_password.strength_level.medium
und	Mediana

en	rollerworks_password.strength_level.strong
und	Potente

en	rollerworks_password.strength_level.very_strong
und	Muy potente

en	rollerworks_password.tip.letters
und	añadir letras (mayúsculas/minúsculas)

en	rollerworks_password.tip.numbers
und	añadir cifras

en	rollerworks_password.tip.lowercase_letters
und	añadir minúsculas

en	rollerworks_password.tip.uppercase_letters
und	añadir mayúsculas

en	rollerworks_password.tip.special_chars
und	añadir caracteres especiales

en	rollerworks_password.tip.length
und	añadir más caracteres

en	This password was found in a database of compromised passwords. It has been used {{ used }} times. For security purposes you must use something else.
und	Esta contraseña se encontró en una base de datos de contraseñas comprometidas. Se ha usado {{used}} veces. Por razones de seguridad, debes usar algo más.