en	Your password must be at least {{length}} characters long.
und	Das Passwort muss aus mindestens {{length}} Zeichen bestehen.

en	Your password must include at least one letter.
und	Das Passwort muss mindestens einen Buchstaben enthalten.

en	Your password must include both upper and lower case letters.
und	Das Passwort muss Groß- und Kleinbuchstaben enthalten.

en	Your password must include at least one number.
und	Das Passwort muss mindestens eine Ziffer enthalten.

en	Your password must contain at least one special character.
und	Das Passwort muss mindestens ein Sonderzeichen enthalten.

en	password_too_weak
und	Die Passwortstärke muss mindestens "{{ min_strength }}" sein, die aktuelle Stärke ist "{{ current_strength }}". Versuchen Sie Folgendes: {{ strength_tips }}.

en	rollerworks_password.strength_level.very_weak
und	Sehr schwach

en	rollerworks_password.strength_level.weak
und	Schwach

en	rollerworks_password.strength_level.medium
und	Mittel

en	rollerworks_password.strength_level.strong
und	Stark

en	rollerworks_password.strength_level.very_strong
und	Sehr stark

en	rollerworks_password.tip.letters
und	Buchstaben hinzufügen (Großbuchstaben/Kleinbuchstaben)

en	rollerworks_password.tip.numbers
und	Ziffern hinzufügen

en	rollerworks_password.tip.lowercase_letters
und	Kleinbuchstaben hinzufügen

en	rollerworks_password.tip.uppercase_letters
und	Großbuchstaben hinzufügen

en	rollerworks_password.tip.special_chars
und	Sonderzeichen hinzufügen

en	rollerworks_password.tip.length
und	Weitere Zeichen hinzufügen

en	This password was found in a database of compromised passwords. It has been used {{ used }} times. For security purposes you must use something else.
und	Das Passwort steht in einem Datenbank mit durchgesickerten Passwörtern. Es wurde {{ used }} Mal genutzt. Aus Sicherheitsgründen müssen Sie ein anderes Passwort wählen.