en	Your password must be at least {{length}} characters long.
und	Heslo musí mít alespoň {{length}} znaků.

en	Your password must include at least one letter.
und	Heslo musí obsahovat písmeno.

en	Your password must include both upper and lower case letters.
und	Heslo musí obsahovat velká i malá písmena.

en	Your password must include at least one number.
und	Heslo musí obsahovat číslici.

en	Your password must contain at least one special character.
und	Heslo musí obsahovat speciální znak.

en	password_too_weak
und	Úroveň hesla musí být alespoň "{{ min_strength }}", současná úroveň je "{{ current_strength }}", zkuste {{ strength_tips }}.

en	rollerworks_password.strength_level.very_weak
und	velmi slabé

en	rollerworks_password.strength_level.weak
und	slabé

en	rollerworks_password.strength_level.medium
und	střední

en	rollerworks_password.strength_level.strong
und	silné

en	rollerworks_password.strength_level.very_strong
und	velmi silné

en	rollerworks_password.tip.letters
und	přidat malá/velká písmena

en	rollerworks_password.tip.numbers
und	přidat číslici

en	rollerworks_password.tip.lowercase_letters
und	přidat malé písmeno

en	rollerworks_password.tip.uppercase_letters
und	přidat velké písmeno

en	rollerworks_password.tip.special_chars
und	přidat speciální znak

en	rollerworks_password.tip.length
und	delší heslo

en	This password was found in a database of compromised passwords. It has been used {{ used }} times. For security purposes you must use something else.
und	Toto heslo bylo nalezeno v databázi ohrožených hesel. Bylo použito {{used}} krát. Z bezpečnostních důvodů musíte použít jiné heslo.