en	Your password must be at least {{length}} characters long.
und	Паролата трябва да е с дължина най-малко {{length}} знака.

en	Your password must include at least one letter.
und	Паролата трябва да съдържа поне една буква.

en	Your password must include both upper and lower case letters.
und	Паролата трябва да съдържа главни и малки букви.

en	Your password must include at least one number.
und	Паролата трябва да съдържа поне едно число.

en	Your password must contain at least one special character.
und	Паролата трябва да съдържа поне един специален знак.

en	password_too_weak
und	Паролата трябва да е поне на ниво "{{ min_strength }}", текущото ниво е "{{ current_strength }}", опитайте това: {{ strength_tips }}.

en	rollerworks_password.strength_level.very_weak
und	Много слабо

en	rollerworks_password.strength_level.weak
und	Слабо

en	rollerworks_password.strength_level.medium
und	Средно

en	rollerworks_password.strength_level.strong
und	Силно

en	rollerworks_password.strength_level.very_strong
und	Много силно

en	rollerworks_password.tip.letters
und	добавете букви (главни/малки)

en	rollerworks_password.tip.numbers
und	добавете цифри

en	rollerworks_password.tip.lowercase_letters
und	добавете малки букви

en	rollerworks_password.tip.uppercase_letters
und	добавете главни букви

en	rollerworks_password.tip.special_chars
und	добавете специални знаци

en	rollerworks_password.tip.length
und	добавете още знаци

en	This password was found in a database of compromised passwords. It has been used {{ used }} times. For security purposes you must use something else.
und	Тази парола бе намерена в база данни с компрометирани пароли. Използва се {{used}} пъти. За целите на сигурността трябва да използвате нещо друго.